en	At least one team leader must be assigned to the team.
fa	حداقل یک سرپرست باید به تیم اختصاص داده شود.

en	The entered passwords don't match.
fa	پسوردهای وارد شده مطابقت ندارند.

en	The email is already used.
fa	ایمیل قبلا استفاده شده است.

en	The username is already used.
fa	نام کاربری قبلاً استفاده شده است.

en	An equal username is already used.
fa	یک نام کاربری برابر قبلاً استفاده شده است.

en	An equal email is already used.
fa	یک نام کاربری برابر قبلاً استفاده شده است.

en	This value is not a valid role.
fa	این مقدار یک نقش معتبر نیست.

en	The end date must not be earlier than the start date.
fa	تاریخ پایان نباید زودتر از تاریخ شروع باشد.

en	The begin date cannot be in the future.
fa	تاریخ شروع نمی تواند در آینده باشد.

en	You must select at least one user or team.
fa	شما باید حداقل یک کاربر یا تیم را انتخاب کنید.

en	This invoice document cannot be used. Please rename the file and upload it again.
fa	این سند فاکتور قابل استفاده نیست. لطفا نام فایل را تغییر دهید و دوباره آپلود کنید.

en	This period is locked. Please choose a later date.
fa	این دوره قفل شده است. لطفاً تاریخ بعدی را انتخاب کنید.

en	You already have an entry for this time.
fa	شما از قبل برای این زمان ورودی دارید.

en	The given value is not a valid time.
fa	مقدار داده شده زمان معتبری نیست.

en	The budget is completely used.
fa	بودجه تمام شده است. از %budget% موجود، %used% تا کنون رزرو شده است، %free% همچنان قابل استفاده است.

en	Maximum duration of {{ value }} hours exceeded.
fa	حداکثر {{ value }} ساعت مجاز است.

en	An activity needs to be selected.
fa	یک فعالیت باید انتخاب شود.

en	A project needs to be selected.
fa	یک پروژه باید انتخاب شود.

en	This timesheet is already exported.
fa	این تایم شیت قبلاً صادر شده است.

en	Duration cannot be zero.
fa	مدت زمان خالی مجاز نیست.

en	Sorry, the budget is used up.
fa	با عرض پوزش، بودجه تمام شده است.

en	The given code is not the correct TOTP token.
fa	کد داده شده رمز TOTP صحیح نیست.

en	This value is not a valid role name.
fa	این نام معتبری برای نقش کاربری نیست.

en	Validation Failed
fa	مشکلی در ذخیره کردن وجود داشت.

en	Cannot stop running timesheet
fa	شما یک رکورد زمانی فعال دارید که به طور خودکار متوقف نمی شود.